<template>
  <!-- <a-config-provider :locale="locale"> -->
  <router-view />
  <!-- </a-config-provider> -->
</template>

<script setup>
import { useIdleTimeout } from './composables/useIdleTimeout.js';

// 启用全局3分钟无操作自动跳转功能
// 排除登录相关页面：首页(/)
useIdleTimeout(
    // 3 * 60 * 1000, // 3分钟
    1000 * 30,
    // 20000, // 20s
    '/home', // 跳转到首页
    ['/','/home'], // 排除的页面
);
</script>

<style></style>